\hypertarget{structComSquare_1_1APU_1_1DSP_1_1Timer}{}\doxysection{Com\+Square\+::A\+PU\+::D\+SP\+::Timer Struct Reference}
\label{structComSquare_1_1APU_1_1DSP_1_1Timer}\index{ComSquare::APU::DSP::Timer@{ComSquare::APU::DSP::Timer}}


{\ttfamily \#include $<$D\+S\+P.\+hpp$>$}



Collaboration diagram for Com\+Square\+::A\+PU\+::D\+SP\+::Timer\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=205pt]{structComSquare_1_1APU_1_1DSP_1_1Timer__coll__graph}
\end{center}
\end{figure}
\doxysubsection*{Public Attributes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
uint16\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structComSquare_1_1APU_1_1DSP_1_1Timer_a19fb65735921b1b71e8ba1cb4653e7fc}{counter}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Ticks remaining in the timer. \end{DoxyCompactList}\item 
bool \mbox{\hyperlink{structComSquare_1_1APU_1_1DSP_1_1Timer_a75d59b0b37c7164c76fdffb2913989d9}{sample}} = true
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em output every samples \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Member Data Documentation}
\mbox{\Hypertarget{structComSquare_1_1APU_1_1DSP_1_1Timer_a19fb65735921b1b71e8ba1cb4653e7fc}\label{structComSquare_1_1APU_1_1DSP_1_1Timer_a19fb65735921b1b71e8ba1cb4653e7fc}} 
\index{ComSquare::APU::DSP::Timer@{ComSquare::APU::DSP::Timer}!counter@{counter}}
\index{counter@{counter}!ComSquare::APU::DSP::Timer@{ComSquare::APU::DSP::Timer}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{counter}{counter}}
{\footnotesize\ttfamily uint16\+\_\+t Com\+Square\+::\+A\+P\+U\+::\+D\+S\+P\+::\+Timer\+::counter}



Ticks remaining in the timer. 

\mbox{\Hypertarget{structComSquare_1_1APU_1_1DSP_1_1Timer_a75d59b0b37c7164c76fdffb2913989d9}\label{structComSquare_1_1APU_1_1DSP_1_1Timer_a75d59b0b37c7164c76fdffb2913989d9}} 
\index{ComSquare::APU::DSP::Timer@{ComSquare::APU::DSP::Timer}!sample@{sample}}
\index{sample@{sample}!ComSquare::APU::DSP::Timer@{ComSquare::APU::DSP::Timer}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{sample}{sample}}
{\footnotesize\ttfamily bool Com\+Square\+::\+A\+P\+U\+::\+D\+S\+P\+::\+Timer\+::sample = true}



output every samples 



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
sources/\+A\+P\+U/\+D\+S\+P/\mbox{\hyperlink{DSP_8hpp}{D\+S\+P.\+hpp}}\end{DoxyCompactItemize}
